-- WING-OPS Seed Data: Auth Settings
-- 시스템 설정 4건
-- 출처: database/auth_init.sql

INSERT INTO auth.auth_setting (setting_key, setting_val, setting_dc) VALUES
('registration.auto-approve',
 'true',
 '신규 사용자 자동 승인 여부 (true: 즉시 ACTIVE, false: PENDING 대기)'),

('registration.default-role',
 'true',
 '신규 사용자에게 기본 역할(dflt_yn=Y) 자동 할당 여부'),

('oauth.auto-approve-domains',
 'gcsc.co.kr',
 'OAuth 자동 승인 도메인 (쉼표 구분)'),

('menu.config',
 '[{"id":"prediction","label":"유출유 확산예측","icon":"🛢️","enabled":true,"order":1},{"id":"hns","label":"HNS·대기확산","icon":"🧪","enabled":true,"order":2},{"id":"rescue","label":"긴급구난","icon":"🚨","enabled":true,"order":3},{"id":"reports","label":"보고자료","icon":"📊","enabled":true,"order":4},{"id":"aerial","label":"항공탐색","icon":"✈️","enabled":true,"order":5},{"id":"assets","label":"방제자산 관리","icon":"🚢","enabled":true,"order":6},{"id":"scat","label":"해안평가","icon":"🏖️","enabled":true,"order":7},{"id":"board","label":"게시판","icon":"📌","enabled":true,"order":8},{"id":"weather","label":"기상정보","icon":"⛅","enabled":true,"order":9},{"id":"incidents","label":"통합조회","icon":"🔍","enabled":true,"order":10}]',
 '메뉴 표시 여부 및 순서 설정 (JSON 배열)');
