-- 033: SPIL_QTY 정수부 확대 — HNS 대용량 유출량 지원
-- 031에서 NUMERIC(14,10)으로 변경된 결과 정수부가 4자리(|x| < 10^4)로 좁아져
-- HNS 기본 유출량(5000~20000 g) 입력 시 22003 오버플로우 발생.
-- 소수 10자리는 유지하여 이미지 분석 1e-7 정밀도와 호환 유지.

ALTER TABLE wing.SPIL_DATA    ALTER COLUMN SPIL_QTY TYPE NUMERIC(22,10);
ALTER TABLE wing.HNS_ANALYSIS ALTER COLUMN SPIL_QTY TYPE NUMERIC(22,10);

COMMENT ON COLUMN wing.SPIL_DATA.SPIL_QTY    IS '유출량 (정수 12자리 + 소수 10자리, |x| < 10^12)';
COMMENT ON COLUMN wing.HNS_ANALYSIS.SPIL_QTY IS '유출량 (정수 12자리 + 소수 10자리, |x| < 10^12)';
