-- 031: 유출량(SPIL_QTY) 소수점 정밀도 확대
-- 이미지 분석 결과로 1e-7 수준의 매우 작은 유출량을 저장할 수 있도록
-- NUMERIC(12,2) / NUMERIC(10,2) → NUMERIC(14,10) 으로 변경
-- 정수부 최대 4자리, 소수부 10자리

ALTER TABLE wing.SPIL_DATA ALTER COLUMN SPIL_QTY TYPE NUMERIC(14,10);
ALTER TABLE wing.HNS_ANALY ALTER COLUMN SPIL_QTY TYPE NUMERIC(14,10);
